全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品   （共有 电动车电池 供应信息 2348 条）

蓄电池(1063)

蓄电池(1063)

普通型蓄电池(158)

密封型蓄电池(93)

其他未分类(28)

干荷型蓄电池(6)

成品电池(358)

成品电池(358)

电动自行车电池(126)

胶体电池(42)

工业电池(36)

太阳能灯专用电池(20)

电动汽车电池(18)

其他未分类(18)

电动工具电池(16)

干电池(14)

电动摩托车电池(12)

电力储能型电池(12)

汽车蓄电池(10)

UPS电池(8)

应急照明用电池(6)

生产设备/检测设备(260)

生产设备/检测设备(260)

其他未分类(98)

电池检测柜(38)

流水线(26)

包装组合设备(24)

焊接设备(16)

测试仪(16)

化成柜(10)

储能焊(6)

零配件/附件(174)

零配件/附件(174)

极板(54)

保护板(44)

电池壳(34)

其他未分类(28)

电容器(8)

锂电池(169)

锂电池(169)

其他未分类(40)

聚合物锂电池(34)

锂离子电池(33)

锂动力电池(30)

磷酸铁锂电池(18)

电池材料(129)

电池材料(129)

磷酸铁锂(14)

电池回收/保养/修复(90)

电池回收/保养/修复(90)

电池修复仪器(82)

充电器(50)

充电器(50)

电动车充电器(30)

蓄电池充电器(8)

太阳能电池(17)

太阳能电池(17)

电池认证/电池检测(12)

电池认证/电池检测(12)

电池检测(12)

显示更多>>

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

北京电动车电池组装设备
2015-09-20 11:12  北京丰台区

[摘要] 未来铅酸蓄电池趋势已有150年历史的铅酸蓄电池行业，正从使用、回收和生产三个环节，利用技术和政策等不同手段，力图彻底改变人们对其会造成环境污染的印象，并通

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

好节仕电瓶组装设备
2015-09-20 11:12  北京丰台区

[摘要] 电动车电池组装称重仪电动车电池组装设备用途：测定物体质量的衡器。电池组装称重仪分类：常见的有杆秤、台秤、案秤、弹簧秤等。 ◎杆秤。以带有星点和锥度的

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

全新升级的电池组装设备
2015-09-20 11:11  北京丰台区

[摘要] 单位简介：北京中大同创科技有限公司是集蓄电池组装设备的研发、生产、销售为一体的生产型企业，位于北京市丰台区西三环商贸区，单位主要生产、销售汽车电池组装设备

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

全新升级的电池组装设备
2015-09-20 11:11  北京丰台区

[摘要] 单位简介：北京中大同创科技有限公司是集蓄电池组装设备的研发、生产、销售为一体的生产型企业，位于北京市丰台区西三环商贸区，单位主要生产、销售汽车电池组装设备

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

好节仕电瓶组装设备
2015-09-20 11:12  北京丰台区

[摘要] 电动车电池组装称重仪电动车电池组装设备用途：测定物体质量的衡器。电池组装称重仪分类：常见的有杆秤、台秤、案秤、弹簧秤等。 ◎杆秤。以带有星点和锥度的

北京中大同创科技发展有限公司蓄电池组装设备 [未核实]

3.7V 65AH 圆柱钢壳船机电池，电动器械电池，扫地车电池，动力电池
2015-09-08 11:18  广东深圳

[摘要]   磷酸铁锂电池简介：   磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格

深圳市金强力电池有限公司 [未核实]

3.7V 110AH 圆柱钢壳船机电池，电动器械电池，扫地车电池，动力电池
2015-09-08 11:20  广东深圳

[摘要]   磷酸铁锂电池简介：   磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格

深圳市金强力电池有限公司 [未核实]

3.7V 65AH 圆柱钢壳船机电池，电动器械电池，扫地车电池，动力电池
2015-09-08 11:18  广东深圳

[摘要]   磷酸铁锂电池简介：   磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格

深圳市金强力电池有限公司 [未核实]

3.7V 110AH 圆柱钢壳船机电池，电动器械电池，扫地车电池，动力电池
2015-09-08 11:20  广东深圳

[摘要]   磷酸铁锂电池简介：   磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格

深圳市金强力电池有限公司 [未核实]

供应天能电池48v30ah磷酸铁锂电池组天能电池天能电动车电池
2015-08-03 08:00  广东深圳

[摘要] 产品名称：一体化路灯电池组22V 10Ah 电芯类型：26650 3.2V 3200mAh 组合方式：7S3P 电池容量：10Ah 电池电压：22V 序号

深圳市锂神能源科技有限公司 [未核实]

供应天能电池48v30ah磷酸铁锂电池组天能电池天能电动车电池
2015-08-03 08:00  广东深圳

[摘要] 产品名称：一体化路灯电池组22V 10Ah 电芯类型：26650 3.2V 3200mAh 组合方式：7S3P 电池容量：10Ah 电池电压：22V 序号

深圳市锂神能源科技有限公司 [未核实]

全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备，电瓶车电瓶组装给力加盟项目
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备产品名称：GD-811蓄电池专用抽酸机功能：抽酸机专门为大密电池生产抽酸而设计。采用多级酸贮存、碱液过滤

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备，电瓶车电瓶组装给力加盟项目
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备产品名称：GD-811蓄电池专用抽酸机功能：抽酸机专门为大密电池生产抽酸而设计。采用多级酸贮存、碱液过滤

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

电动车电池生产，电瓶组装流程，电瓶生产工艺，电瓶手工制作流程
2015-07-20 10:12  北京丰台区

[摘要] 产品名称：GD-808C小密微电脑自动加酸机设备性能：酸量设定简单方便，操作简单，每格可单独设定，灌酸量广，耐腐蚀性好，自动方便，稳定可靠；灌酸模具更换快

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

42V 2A电动电池车充电器
2015-07-22 14:03  广东深圳

[摘要] 供应：42V 2A 电动车电池充电器输入:100-240V 50-60HZ输出:42V 2A专业生产：2.5-150W电源适配器全系列，锂电池充电器,电池组充

深圳市鑫冠宇达电源科技有限公司 [未核实]

电动车电池组装，电瓶车电瓶组装，电瓶铸焊设备，蓄电池组装，电瓶车电瓶组装，电瓶组装技术
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 产品名称：GD-1109铸焊机产品说明：铸焊机，又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸铸焊设备，整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

42V 2A电动电池车充电器
2015-07-22 14:03  广东深圳

[摘要] 供应：42V 2A 电动车电池充电器输入:100-240V 50-60HZ输出:42V 2A专业生产：2.5-150W电源适配器全系列，锂电池充电器,电池组充

深圳市鑫冠宇达电源科技有限公司 [未核实]

电动车电池生产，电瓶组装流程，电瓶生产工艺，电瓶手工制作流程
2015-07-20 10:12  北京丰台区

[摘要] 产品名称：GD-808C小密微电脑自动加酸机设备性能：酸量设定简单方便，操作简单，每格可单独设定，灌酸量广，耐腐蚀性好，自动方便，稳定可靠；灌酸模具更换快

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

电动车电池组装，电瓶车电瓶组装，电瓶铸焊设备，蓄电池组装，电瓶车电瓶组装，电瓶组装技术
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 产品名称：GD-1109铸焊机产品说明：铸焊机，又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸铸焊设备，整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

蓄电池修复效果明显◆科帝汽车电瓶修复仪◆电瓶修复技术-电瓶车电瓶组装-电瓶组装工艺
2015-07-20 10:12  北京丰台区

[摘要] 蓄电池修复效果明显◆科帝汽车电瓶修复仪◆电动车电瓶修复仪电动车电池保养细节：蓄电池的使用寿命不仅与生产厂家产品质量及电动车的系统配置有关，要认真选择品牌，了解

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

香港华士电源科技(江西)有限公司

推荐产品:电动车专用铅酸蓄电池
联系人: 丁小生
电话: 0795-5266617,5266627
传真: 0795-5266637
手机: 15970268600

浙江华夏电源有限公司

推荐产品:“超杰”电池，电动车蓄电池
联系人: 郝俊峰
电话: 0575-88739225
传真: 0575-88739226
手机: 13357515511

海宁联足实业有限公司

推荐产品:电动车电池，纳米胶体蓄电池
联系人: 陈俞锋
电话: 0573-87611242
传真:
手机: 13757378241

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

香港华士电源科技(江西)有限公司

推荐产品:电动车专用铅酸蓄电池
联系人: 丁小生
电话: 0795-5266617,5266627
传真: 0795-5266637
手机: 15970268600

浙江华夏电源有限公司

推荐产品:“超杰”电池，电动车蓄电池
联系人: 郝俊峰
电话: 0575-88739225
传真: 0575-88739226
手机: 13357515511

海宁联足实业有限公司

推荐产品:电动车电池，纳米胶体蓄电池
联系人: 陈俞锋
电话: 0573-87611242
传真:
手机: 13757378241

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2