全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 充电器 > 数码产品充电器   （共有 供应信息 208 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

21V1A锂电池充电器
2014-12-11 09:51  广东深圳

[摘要] 术参数（具体可以根据客户要求设计-电压/容量/尺寸/线路）   105℃输出电容器全球适用AC输入电压效率高、工作温度低软启动电流、有效降低...

金征信科技有限公司 [未核实]

21V1A锂电池充电器
2014-12-11 09:51  广东深圳

[摘要] 术参数（具体可以根据客户要求设计-电压/容量/尺寸/线路）   105℃输出电容器全球适用AC输入电压效率高、工作温度低软启动电流、有效降低...

金征信科技有限公司 [未核实]

东莞厂家供应小型3PIN电池座连接器/数码电池
2014-10-20 11:00  广东东莞

[摘要]  大量供应国内外品牌(DELL,HP,IBM,SONY,ACER,APPLE,TOSHIBA等)笔记本电池   电池连接器，数码...

东莞市鹏祥电子有限公司 [未核实]

东莞厂家供应小型3PIN电池座连接器/数码电池
2014-10-20 11:00  广东东莞

[摘要]  大量供应国内外品牌(DELL,HP,IBM,SONY,ACER,APPLE,TOSHIBA等)笔记本电池   电池连接器，数码...

东莞市鹏祥电子有限公司 [未核实]

电动车载手机数码充电器 马前卒
2014-09-26 10:31  广东深圳

[摘要] 电动车专用手机、数码类产品充电器目的：为适应电动车飞速发展，使用电动车用户日益增多。电动车有庞大的移动供电能力；人们对电动车和手机、数码产品的依赖和必用性...

深圳市汇创源科技有限公司 [未核实]

电动车载手机数码充电器 马前卒
2014-09-26 10:31  广东深圳

[摘要] 电动车专用手机、数码类产品充电器目的：为适应电动车飞速发展，使用电动车用户日益增多。电动车有庞大的移动供电能力；人们对电动车和手机、数码产品的依赖和必用性...

深圳市汇创源科技有限公司 [未核实]

提供适配器、充电器CCC认证，全程跟踪协助厂审，包拿证！
2014-09-17 11:55  广东深圳

[摘要]   你好！我是世通检测的林小姐，欢迎您来这里看看！    世通检测STT是独立的、权威的、第三方的检验、鉴定、测试及认...

深圳市世通检测技术有限公司 [未核实]

提供适配器、充电器CCC认证，全程跟踪协助厂审，包拿证！
2014-09-17 11:55  广东深圳

[摘要]   你好！我是世通检测的林小姐，欢迎您来这里看看！    世通检测STT是独立的、权威的、第三方的检验、鉴定、测试及认...

深圳市世通检测技术有限公司 [未核实]

点菜机电池多功能四槽充电器HB8008电池座充博立电池充电器
2014-08-15 16:11  广东深圳

[摘要]

深圳市华宝通电子公司 [未核实]

点菜机电池多功能四槽充电器HB8008电池座充博立电池充电器
2014-08-15 16:11  广东深圳

[摘要]

深圳市华宝通电子公司 [未核实]

10.5W平板电脑充电器5V2.1A
2014-07-31 12:03  广东深圳

[摘要] 技术资料     输入电压：  AC100-240 输入电流：≤500mA 频率： 50/60HZ 效率：...

深圳市盈源电子有限公司 [未核实]

10.5W平板电脑充电器5V2.1A
2014-07-31 12:03  广东深圳

[摘要] 技术资料     输入电压：  AC100-240 输入电流：≤500mA 频率： 50/60HZ 效率：...

深圳市盈源电子有限公司 [未核实]

主营电解电容
2014-05-23 14:29  广东东莞

[摘要] 尚电子科技主营贴片电解钽电容。电话：400 003 5559  系列：TAJ、TPS、T494、T495、T510、293D、593D、TCFG&h...

东莞平尚贴片电感有限公司 [未核实]

主营电解电容
2014-05-23 14:29  广东东莞

[摘要] 尚电子科技主营贴片电解钽电容。电话：400 003 5559  系列：TAJ、TPS、T494、T495、T510、293D、593D、TCFG&h...

东莞平尚贴片电感有限公司 [未核实]

发热保暖背心充电器发热马甲充电器发热手套充电器电热服充电器
2014-03-29 17:36  广东深圳

[摘要] 供应发热保暖背心充电器发热马甲充电器发热手套充电器电热服充电器；生产欧规，澳规，日规，韩规，英规，美规，中规，德规，国标等充电器，产品通过SAA，GS，KC，...

丰庆科技(深圳)有限公司 [未核实]

点读机充电器投影仪充器数码相机充电器电推剪充电器电推子充电器
2014-03-29 17:36  广东深圳

[摘要] 供应点读机充电器投影仪充器数码相机充电器电推剪充电器电推子充电器；生产欧规，澳规，日规，韩规，英规，美规，中规，德规，国标等充电器，产品通过SAA，GS，KC...

丰庆科技(深圳)有限公司 [未核实]

点读机充电器投影仪充器数码相机充电器电推剪充电器电推子充电器
2014-03-29 17:36  广东深圳

[摘要] 供应点读机充电器投影仪充器数码相机充电器电推剪充电器电推子充电器；生产欧规，澳规，日规，韩规，英规，美规，中规，德规，国标等充电器，产品通过SAA，GS，KC...

丰庆科技(深圳)有限公司 [未核实]

发热保暖背心充电器发热马甲充电器发热手套充电器电热服充电器
2014-03-29 17:36  广东深圳

[摘要] 供应发热保暖背心充电器发热马甲充电器发热手套充电器电热服充电器；生产欧规，澳规，日规，韩规，英规，美规，中规，德规，国标等充电器，产品通过SAA，GS，KC，...

丰庆科技(深圳)有限公司 [未核实]

锂离子钮扣电池充电器，2450，2477
2014-02-21 22:07  广东深圳

[摘要] 运用智能运算电路控制芯片,使电池不会过量充电，保护电池的使用寿命;高效开关电源电路，适应电压范围宽，输出电流大;内置折叠式插头，体积小, 整机重量轻...

三源电子制品厂 [未核实]

锂离子钮扣电池充电器，2450，2477
2014-02-21 22:07  广东深圳

[摘要] 运用智能运算电路控制芯片,使电池不会过量充电，保护电池的使用寿命;高效开关电源电路，适应电压范围宽，输出电流大;内置折叠式插头，体积小, 整机重量轻...

三源电子制品厂 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2