全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 电池认证/电池检测   （共有 蓄电池 供应信息 264 条）

电池检测(214)

电池认证(50)

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

YXD-3006 蓄电池内阻测试仪
2017-08-08 14:16  陕西西安

[摘要] YXD-3006 蓄电池内阻测试仪一、产品概述:    现在蓄电池的使用已经非常普遍，对蓄电池进行准确快速地检测及维护也日益迫

陕西意联电子科技有限公司 [未核实]

CS-2000电池电压内阻测试仪
2017-07-12 09:45  广东深圳

[摘要] 产品名称：CS-2000电池电压内阻测试仪CS-2000电池电压内阻测试仪采用单片机控制，参数设置数字化，LED数字显示，直观明了，精确度更高

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

蓄电池测试仪SMITB712
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池测试仪主要功能：用于铅酸蓄电池的检测，判断蓄电池的健康状况，发现落后蓄电池。指导蓄电池配组，使蓄电池配组更有效更科学。上海顺盟电子科技有限公司生

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

蓄电池检测仪
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池检测仪主要功能：用于铅酸蓄电池的检测，判断蓄电池的健康状况，发现落后蓄电池。指导蓄电池配组，使蓄电池配组更有效更科学。上海顺盟电子科技有限公司生产的

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

上海蓄电池检测仪
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池检测仪主要功能：用于铅酸蓄电池的检测，判断蓄电池的健康状况，发现落后蓄电池。指导蓄电池配组，使蓄电池配组更有效更科学。上海顺盟电子科技有限公司生产的

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

上海蓄电池测试仪
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池测试仪主要功能：用于铅酸蓄电池的检测，判断蓄电池的健康状况，发现落后蓄电池。指导蓄电池配组，使蓄电池配组更有效更科学。上海顺盟电子科技有限公司生产的

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

蓄电池检测仪SMITB712
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池检测仪SMITB712 主要功能：用于铅酸蓄电池的检测，判断蓄电池的健康状况，发现落后蓄电池。指导蓄电池配组，使蓄电池配组更有效更科学。上海顺盟电

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

铅酸蓄电池IEC61427检测认证公司
2017-07-05 17:55  广东深圳

[摘要] 深圳市通标科技有限公司,是一家经国家认证认可监督管理委员会备案的咨询机构之一。专门从事产品认证咨询代理公司、公司自创立以来，为全国各地的电子、玩具、灯饰、五金

深圳市北欧检测技术服务有限公司 [未核实]

蓄电池在线均衡系统
2017-07-03 09:23  上海金山区

[摘要] 蓄电池在线均衡装置性能特点及指标   一、系统特点: 1. 系统采用分段式小电流放电法测试系统内阻, 不对系统注入任何信号, 测试时间短, 无需更改

上海顺盟电子科技有限公司 [未核实]

电池CE认证，锂电池CE认证，蓄电池CE认证EMC
2017-05-27 12:11  广东深圳

[摘要] CE认证简介一、 什么是CE认证标志？ 近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，CE认证标志的使用越来越多，加...

深圳永泰检测有限公司 [未核实]

提供电池2006/66/EC检测服务，欧盟电池指令ROHS REACH
2017-05-27 12:11  广东深圳

[摘要] 欧盟新的电池和蓄电池指令2006/66/EC于2008年9月26日生效，适合范围包括电池组、便携电池、汽车电池和工业电池等。新指令的主要内容：1. 修改了对电

深圳永泰检测有限公司 [未核实]

智能蓄电池组容量检测仪SZNGY220-10
2017-04-21 16:27  陕西西安

[摘要] 蓄电池容量检测仪 （SZNGY220-50）    产品概述: 蓄电池容量检测仪集放电（常规放电+快速放电功能）、检测、在线监测于一体，一

陕西双正电子科技有限公司 [未核实]

电池内阻测试仪
2017-02-04 16:51  广东深圳

[摘要] 产品名称：电池测试仪|电池内阻测试仪|电池测试仪器|内阻测试仪|内阻仪|内阻测试|电池内阻测试|锂电池内阻仪|蓄电池内阻测试仪|手机电池内阻仪

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

18650电池内阻测试仪
2017-02-04 16:50  广东深圳

[摘要] 电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压，它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过测量其交流压降而获得其内阻（它不同于多用表测量电阻的原理，它所测量的值上毫

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

YCR-2000M微电脑电池内阻测试仪
2017-02-04 16:50  广东深圳

[摘要] YCR-2000M电池内阻测试仪,采用单片机控制，参数设置数字化，LED数字显示，直观明了，精确度更高；外形美观、轻巧，超差报警，杜绝人为误差；测试时，将被测

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

电池内阻测试仪
2016-12-23 11:32  广东深圳

[摘要] 产品名称：电池测试仪|电池内阻测试仪|电池测试仪器|内阻测试仪|内阻仪|内阻测试|电池内阻测试|锂电池内阻仪|蓄电池内阻测试仪|手机电池内阻仪

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

CS-2000电池电压内阻测试仪
2016-12-23 11:31  广东深圳

[摘要] 产品名称：CS-2000电池电压内阻测试仪CS-2000电池电压内阻测试仪采用单片机控制，参数设置数字化，LED数字显示，直观明了，精确度更高

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

YCR-2000M微电脑电池内阻测试仪
2016-12-23 11:32  广东深圳

[摘要] YCR-2000M电池内阻测试仪,采用单片机控制，参数设置数字化，LED数字显示，直观明了，精确度更高；外形美观、轻巧，超差报警，杜绝人为误差；测试时，将被测

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

18650电池内阻测试仪
2016-12-23 11:32  广东深圳

[摘要] 电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压，它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过测量其交流压降而获得其内阻（它不同于多用表测量电阻的原理，它所测量的值上毫

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

电池CE认证，锂电池CE认证，蓄电池CE认证EMC
2016-11-16 15:10  广东深圳

[摘要] CE认证简介一、 什么是CE认证标志？ 近年来，在欧洲经济区（欧洲联盟、欧洲自由贸易协会成员国，瑞士除外）市场上销售的商品中，CE认证标志的使用越来越多，加...

深圳永泰检测有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2