全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 零配件/附件 > 电阻   （共有 供应信息 374 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

功率电阻器,线绕电阻，RX21电阻12w
2016-03-23 11:28  安徽蚌埠

[摘要] 体积小，阻值范围宽，温度系数小，性能稳定，可靠性高。轴向引线，方便安装。采用全焊接结构，优良的电阻合金丝和氧华铝瓷体。低噪音系数，线性好，耐高温，采用绿...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

金属膜电阻器，精密电阻，RE电阻
2016-03-11 11:16  安徽蚌埠

[摘要] 高稳定、高精度、小体积优良的过负荷性能，适用于脉冲线路抗氧化性好，热稳定性好符合美国军用规范MIL-R-10509、温度范围：-55℃～155℃、稳定...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

精密电阻器，塑封电阻，模压电阻，EE，EE精密电阻
2016-03-10 10:44  安徽蚌埠

[摘要] 高稳定、高精度、防潮湿、塑封型符合美国军用规范MIL-R-10509、温度范围：-65℃～175℃、稳定度：±0.5％　125℃　1000小...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

线绕电阻，精密电阻，BWL电阻
2016-03-10 10:44  安徽蚌埠

[摘要] 产品符合MIL-R-93 模压、绝缘、防潮湿高可靠、高稳定、高精度主要用于数控机床，电脑绣花机电源，精密仪器仪表，需要耐恶劣环境的场所。

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

精密电阻器，网络电阻，低温漂电阻
2016-03-03 14:33  安徽蚌埠

[摘要] 符合GB/G 5729-1994 高稳定、高精度、低温漂、跟踪性好温度范围：-55℃～155℃、稳定度：±0.5％　70℃　1000小时主要...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

散热电阻，铝壳电阻器，RXL
2016-03-02 13:04  安徽蚌埠

[摘要] 功率大且坚固、耐震散热良好。电阻温度系数小，呈直线变化。易于附加散热器，易于安装。变通性佳多重组合选择，安装方便。适用于产业机械，负载测试，电力分配，...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

金属膜电阻器，RJ电阻，直插电阻
2016-02-27 09:17  安徽蚌埠

[摘要] 优良的高频特性和长期稳定性。低噪声系数、低温度系数。采用天蓝色或灰色涂料包封，色环标志。可编带成型适用于电子仪器，设备，彩电，音响等家用电器等。

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

RX70系列
2016-02-27 09:17  安徽蚌埠

[摘要] 产品采用国际电工委员会IEC标准阻值系列按IEC63E系列    绝缘、耐潮湿性能好高稳定性和高可靠性等级可达0.1和1&t...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

金属膜电阻器，RN电阻，精密电阻、直插电阻
2016-02-27 09:18  安徽蚌埠

[摘要] 优良的高频特性和长期稳定性，低噪声系数、低温度系数。高精度，高稳定度。体积小、高额定功率。采用天蓝色或者灰色涂杰包封、色环标志，可编带成型。用于仪器仪表、...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

功率电阻器，负载电阻器，散热电阻，铝壳电阻器，RXL
2016-02-27 09:16  安徽蚌埠

[摘要] 功率大且坚固、耐震散热良好。电阻温度系数小，呈直线变化。易于附加散热器，易于安装。变通性佳多重组合选择，安装方便。适用于产业机械，负载测试，电力分配，...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

被漆线绕电阻器RXHG
2016-02-27 09:17  安徽蚌埠

[摘要] 耐大电流冲击，功率负荷性较好。较宽的功率范围。全焊接结构，产品具有较高的可靠性，表面立式波纹有利于散热减低寄生电感量，并选用高阻燃涂层，有效保护电阻丝不...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

模压电阻器，低阻电阻，线绕电阻
2016-02-26 11:46  安徽蚌埠

[摘要] 产品符合MIL-R-93 模压、绝缘、防潮湿高可靠、高稳定、高精度主要用于数控机床，电脑绣花机电源，精密仪器仪表，需要耐恶劣环境的场所。

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

RXLG铝壳电阻器
2016-02-26 11:36  安徽蚌埠

[摘要] RXLG系列电阻器耐气候性，耐振动性，优于传统瓷骨架电阻器。该电阻器广泛应用于电源、变频器，伺服及高要求恶劣的工控环境中使用，易紧密安装，易附加散热装置。耐震...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

高功率电阻器RXG8系列
2016-02-23 13:31  安徽蚌埠

[摘要] 产品体积小、功率大、耐高温、耐高压、散热性能强。机械强度高、性能稳定可靠、寿命长。适用于各种元线电线路路中，外壳采用氧化铝瓷或铝合金个壳，最大限度适应环境...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

被釉电阻，线绕电阻，瓷管电阻，珐琅电阻
2016-01-20 15:27  安徽蚌埠

[摘要] TL型功率线绕电阻器相当于美国VISHAY公司HL电阻器 TL型功率线绕电阻器，系我厂采用美国先进技术，满足电性能，机械环境要求，符合MIL-R-26标准。 ...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

精密线绕电阻
2016-01-20 15:27  安徽蚌埠

[摘要] 产品采用国际电工委员会IEC标准阻值系列按IEC63E系列    绝缘、耐潮湿性能好高稳定性和高可靠性等级可达0.1和1&t...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

精密电阻器，膜式电阻，高稳定电阻，UPR电阻
2016-01-20 15:28  安徽蚌埠

[摘要] 符合GB/G 5729-1994 高稳定、高精度、低温漂、径向引线。温度范围：-55℃～155℃、稳定度：±0.5％　70℃　1000小时主...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

被釉电阻器，线绕电阻
2015-12-29 10:18  安徽蚌埠

[摘要] 功率范围宽、耐腐蚀、耐高温、可在恶劣环境中使用。采用高温玻璃釉作为表面涂层电阻体采用高温耐火瓷体或氧化铝瓷体，全焊接结构耐潮湿、绝缘度高、过负荷能力强，...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

精密线绕电阻器RX70系列
2015-12-29 10:19  安徽蚌埠

[摘要] 产品采用国际电工委员会IEC标准阻值系列按IEC63E系列    绝缘、耐潮湿性能好高稳定性和高可靠性等级可达0.1和1&t...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

功率电阻器，负载电阻器
2015-12-26 09:51  安徽蚌埠

[摘要] 功率大且坚固、耐震散热良好。电阻温度系数小，呈直线变化。易于附加散热器，易于安装。变通性佳多重组合选择，安装方便。适用于产业机械，负载测试，电力分配，...

蚌埠市金盾电子有限公司 [未核实]

2 3 4 5 6 7 8 9 10

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2