全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 电池检测柜   （共有 蓄电池 供应信息 78 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

电池挤压试验机，电池挤压测试仪，挤压机器
2017-06-21 15:27  广东东莞

[摘要] 一、概述：动力电池挤压试验机模拟各类动力锂电池在使用过程中，电池遭受挤压的情形，人工呈现电池在遭受挤压时可能出现的不同状况。二、特点：A、单体蓄电池：挤压方向

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

电池针刺试验机，电池针刺实验机，针刺测试机
2017-06-21 15:28  广东东莞

[摘要] 一、概述：锂电池/动力电池针刺试验机的试验应在20℃±5℃的环境温度下进行，将接有热电偶的电池（热电偶的触点固定在电池大表面上）置于通风橱中，用

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

电池针刺试验机，电池针刺实验机，针刺测试机
2016-12-15 16:58  广东东莞

[摘要] 一、概述：锂电池/动力电池针刺试验机的试验应在20℃±5℃的环境温度下进行，将接有热电偶的电池（热电偶的触点固定在电池大表面上）置于通风橱中，用

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

电池挤压试验机，电池挤压测试仪，挤压机器
2016-12-15 16:58  广东东莞

[摘要] 一、概述：动力电池挤压试验机模拟各类动力锂电池在使用过程中，电池遭受挤压的情形，人工呈现电池在遭受挤压时可能出现的不同状况。二、特点：A、单体蓄电池：挤压方向

东莞市星汇电子有限公司 [未核实]

蓄电池\充电池检测高低温试验箱
2016-06-21 11:06  广东东莞

[摘要] 本系列高低温试验箱，是专业针对蓄电池，充电池，手机电池等产品高低温检测，而研发设计的高低温试验箱，具备权威机构认证资质，欢迎来电咨询。 ■高低温试验箱控制器

东莞市勤卓环境测试设备有限公司 [未核实]

蓄电池\充电池检测高低温试验箱
2016-06-21 11:06  广东东莞

[摘要] 本系列高低温试验箱，是专业针对蓄电池，充电池，手机电池等产品高低温检测，而研发设计的高低温试验箱，具备权威机构认证资质，欢迎来电咨询。 ■高低温试验箱控制器

东莞市勤卓环境测试设备有限公司 [未核实]

ZM6系列电池在线监控管理系统
2016-04-18 15:22  黑龙江哈尔滨

[摘要] ZM6系列电池在线监控管理系统系统主要针对电信、电力、UPS电源中的后备使用的阀控铅酸蓄电池（VRLAB）。不需断开工作回路，不对电源设备产生附加影响，长

哈尔滨智木科技有限公司 [未核实]

ZM6系列电池在线监控管理系统
2016-04-18 15:22  黑龙江哈尔滨

[摘要] ZM6系列电池在线监控管理系统系统主要针对电信、电力、UPS电源中的后备使用的阀控铅酸蓄电池（VRLAB）。不需断开工作回路，不对电源设备产生附加影响，长

哈尔滨智木科技有限公司 [未核实]

蓄电池监测系统 蓄电池内阻仪
2015-11-13 10:10  黑龙江哈尔滨

[摘要] BEM2000 蓄电池监测系统   —— 高精度电压/内阻在线测量 —— 运行事件实时记录

哈尔滨艾美科科技有限公司 [未核实]

蓄电池监测系统 蓄电池内阻仪
2015-11-13 10:10  黑龙江哈尔滨

[摘要] BEM2000 蓄电池监测系统   —— 高精度电压/内阻在线测量 —— 运行事件实时记录

哈尔滨艾美科科技有限公司 [未核实]

分布式蓄电池巡检仪
2015-11-13 10:10  黑龙江哈尔滨

[摘要] BEM4000系列分布式电池监测系统概述 BEM4000系列分布式电池监测系统是针对EPS、UPS、通信电源、直流屏等应用环境设计的电池组实时监测系统。监测

哈尔滨艾美科科技有限公司 [未核实]

分布式蓄电池巡检仪
2015-11-13 10:10  黑龙江哈尔滨

[摘要] BEM4000系列分布式电池监测系统概述 BEM4000系列分布式电池监测系统是针对EPS、UPS、通信电源、直流屏等应用环境设计的电池组实时监测系统。监测

哈尔滨艾美科科技有限公司 [未核实]

SFT48V/100A电池检测通信开关电源柜
2015-09-17 15:41  河南开封

[摘要] SFT48V/100A开关电源系统是我公司研制、开发、生产的通讯电源产品。该系统是智能型无人值守开关电源系统。该系统采用了国际上先进的整流器软开关技术，适用于

开封双飞科技有限公司 [未核实]

SFT48V/100A电池检测通信开关电源柜
2015-09-17 15:41  河南开封

[摘要] SFT48V/100A开关电源系统是我公司研制、开发、生产的通讯电源产品。该系统是智能型无人值守开关电源系统。该系统采用了国际上先进的整流器软开关技术，适用于

开封双飞科技有限公司 [未核实]

，电瓶修复GD-615蓄电池专用开壳机
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 电瓶翻新，电瓶修复GD-615蓄电池专用开壳机 蓄电池专用开壳机产品说明：加热型蓄电池专用开壳机,采用加热原理给蓄电池壳体加热开壳，使用方便，容易操作，适合中

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

，电瓶修复GD-615蓄电池专用开壳机
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 电瓶翻新，电瓶修复GD-615蓄电池专用开壳机 蓄电池专用开壳机产品说明：加热型蓄电池专用开壳机,采用加热原理给蓄电池壳体加热开壳，使用方便，容易操作，适合中

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备，电瓶车电瓶组装给力加盟项目
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备产品名称：GD-811蓄电池专用抽酸机功能：抽酸机专门为大密电池生产抽酸而设计。采用多级酸贮存、碱液过滤

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备，电瓶车电瓶组装给力加盟项目
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 全自动电池组装设备，蓄电池组装，电动车电池组装设备产品名称：GD-811蓄电池专用抽酸机功能：抽酸机专门为大密电池生产抽酸而设计。采用多级酸贮存、碱液过滤

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

电池修复机
2015-07-20 10:12  北京丰台区

[摘要] GD-908微粒液晶智能语音程控蓄电池修复系统是专门针对电动车、摩托车、汽车电池进行检测和修复的设备，本设备采用国际领先的微粒波修复技术，修复效果较普通修复设

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

铸焊机，电瓶组装设备，电瓶生产
2015-07-20 10:13  北京丰台区

[摘要] 产品说明：铸焊机，又称全自动蓄电池铸焊机。是一种小型阀控密封式铅酸蓄电池铸焊设备，整套设备包括夹具、模具、熔炉、冷却装置、及脱模入池壳装置。所述夹具于底板上设

北京市国大联创科技发展有限公司 [未核实]

1 2 3 4

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

上海鸿贝电源系统有限公司市场部

推荐产品:蓄电池
联系人: 黄建喜
电话: 021-69177295
传真:
手机: 13818924106

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

东莞市保特力电子有限公司

推荐产品:蓄电池，动力电池
联系人: 姚经理
电话: 0769-87551001
传真: 0769-87551006
手机: 13713467388

宁波宝祺电器有限公司

推荐产品:胶体纳米铅酸蓄电池，充电器，脉冲充电器等
联系人: 陈挺
电话: 0574-56136617
传真: 0574-56136617
手机: 13655889885

浙江长兴明源织造有限公司

推荐产品:蓄电池，胶体电池，硅胶电池
联系人: 应彬其
电话: 0572-6709127
传真: 0572-6709117
手机:

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2