全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 手套箱   （共有 供应信息 140 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

米开罗那超级电容专用手套箱
2014-12-15 09:11  上海浦东新区

[摘要] 基本组成：烘箱（两台以上）、手套箱（包括左边的冷却舱、中间的箱体和右边的出料舱）烘箱：烘箱最高温度可以到200度，温度均匀度±6度，可编程加热...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

上海米开罗那多工位手套箱/惰性气体手套箱/手套箱价格
2014-12-15 09:10  上海浦东新区

[摘要] l  米开罗那手套箱，采用欧洲最新技术，所有关键部件均为欧洲进口（箱体支架为国产），国内组装； l  庞大的技术队伍，可以实现产品的不断改...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

上海米开罗那真空净化手套箱/实验室专用手套箱手套箱价格
2014-12-15 09:11  上海浦东新区

[摘要] 套箱特点： l  米开罗那手套箱，采用欧洲最新技术，所有关键部件均为欧洲进口（箱体支架为国产），国内组装； l  庞大的技术队伍，可以实现...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

密闭循环手套箱
2014-12-15 09:10  上海浦东新区

[摘要] 手套箱为密闭循环设计，节约运行成本，在标准状况下，即20oC恒温，一个标准大气压，99. 999%的惰性气源，水氧指标均小于1 ppm；箱体及大小过渡舱使...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

上海米开罗那超级净化手套箱/实验室专用手套箱/手套箱生产厂家
2014-12-15 09:10  上海浦东新区

[摘要] 套箱特点：l  米开罗那手套箱，采用欧洲最新技术，所有关键部件均为欧洲进口（箱体支架为国产），国内组装；l  庞大的技术队伍，可以实现产品...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

米开罗那超级电容专用手套箱
2014-12-15 09:11  上海浦东新区

[摘要] 基本组成：烘箱（两台以上）、手套箱（包括左边的冷却舱、中间的箱体和右边的出料舱）烘箱：烘箱最高温度可以到200度，温度均匀度±6度，可编程加热...

米开罗那（中国）有限公司 [未核实]

供应锂电专用手套箱/组合式手套箱/双面多工位手套箱
2014-09-13 16:06  广东深圳

[摘要] 一、概述：本产品专为锂电生产工艺设计，采用优质不锈钢及钢化玻璃制作，提供低湿度密封工作空间。内置双工位直线式注液机,是锂电生产过程中理想的整合设备。二、简...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

供应锂电专用手套箱/组合式手套箱/双面多工位手套箱
2014-09-13 16:06  广东深圳

[摘要] 一、概述：本产品专为锂电生产工艺设计，采用优质不锈钢及钢化玻璃制作，提供低湿度密封工作空间。内置双工位直线式注液机,是锂电生产过程中理想的整合设备。二、简...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

真空手套箱、实验手套箱、锂电池生产手套箱
2014-07-28 14:23  广东深圳

[摘要] 一、概述：本产品专为锂电生产工艺设计，采用优质不锈钢及钢化玻璃制作，提供低湿度密封工作空间。内置双工位直线式注液机,是锂电生产过程中理想的整合设备。二、简...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

真空手套箱、实验手套箱、锂电池生产手套箱
2014-07-28 14:23  广东深圳

[摘要] 一、概述：本产品专为锂电生产工艺设计，采用优质不锈钢及钢化玻璃制作，提供低湿度密封工作空间。内置双工位直线式注液机,是锂电生产过程中理想的整合设备。二、简...

深圳市晶科诺尔自动化科技有限公司 [未核实]

NORTH美国诺斯7B1532/A干箱手套
2014-05-25 09:56  江苏苏州

[摘要] 干箱手套中国代理 手套箱手套中国代理 干箱手套专家 全国现货！！！品名称:丁基合成橡胶干箱手套 产品型号:8B1532A 7B1532A 7Y1532A 8...

苏州颢泰商贸有限公司 [未核实]

隔离箱手套
2014-05-25 09:57  江苏苏州

[摘要] 干箱手套中国代理 手套箱手套中国代理 干箱手套专家 全国现货！！！品名称:丁基合成橡胶干箱手套 产品型号:8B1532A 7B1532A 7Y1532A 8...

苏州颢泰商贸有限公司 [未核实]

隔离箱手套
2014-05-25 09:57  江苏苏州

[摘要] 干箱手套中国代理 手套箱手套中国代理 干箱手套专家 全国现货！！！品名称:丁基合成橡胶干箱手套 产品型号:8B1532A 7B1532A 7Y1532A 8...

苏州颢泰商贸有限公司 [未核实]

NORTH美国诺斯7B1532/A干箱手套
2014-05-25 09:56  江苏苏州

[摘要] 干箱手套中国代理 手套箱手套中国代理 干箱手套专家 全国现货！！！品名称:丁基合成橡胶干箱手套 产品型号:8B1532A 7B1532A 7Y1532A 8...

苏州颢泰商贸有限公司 [未核实]

氩气操作箱
2014-04-21 17:05  江苏连云港

[摘要] 用途:   惰性气体操作箱是我公司根据国内许多使用老师的要求而研制的一种简单容易操作的气体操作箱。除了达不到我公司生产的真空手套箱的真空度以外，其余...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

氮气操作箱
2014-04-21 17:06  江苏连云港

[摘要] 用途:   惰性气体操作箱是我公司根据国内许多使用老师的要求而研制的一种简单容易操作的气体操作箱。除了达不到我公司生产的真空手套箱的真空度以外，其余...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

小型手套箱，中型手套箱，实验型手套箱
2014-04-21 16:56  江苏连云港

[摘要] 真空手套箱 用途： CLX系列 真空手套箱在科学实验过程中，有些物质在大气状态下极易氧化和潮解，这使得试验物质的化学反应及样品的前级处理非常困难，影响了试验...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

氦气操作箱
2014-04-21 17:09  江苏连云港

[摘要] 用途:   惰性气体操作箱是我公司根据国内许多使用老师的要求而研制的一种简单容易操作的气体操作箱。除了达不到我公司生产的真空手套箱的真空度以外，其余...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

锂电池多工位手套箱，试验用手套箱
2014-04-21 16:52  江苏连云港

[摘要] 真空手套箱 用途： CLX系列 真空手套箱在科学实验过程中，有些物质在大气状态下极易氧化和潮解，这使得试验物质的化学反应及样品的前级处理非常困难，影响了试验...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

手套箱，真空手套箱，实验室手套箱
2014-04-21 16:45  江苏连云港

[摘要] 真空手套箱 用途： CLX系列 真空手套箱在科学实验过程中，有些物质在大气状态下极易氧化和潮解，这使得试验物质的化学反应及样品的前级处理非常困难，影响了试验...

连云港市春龙实验仪器有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

无锡市宇能电池电源有限公司

推荐产品:密封铅酸蓄电池,全胶电池（专利产品）
联系人: 喻金海 （总经理）
电话: 86-510-87290298
传真: 86-0510-87290298
手机: 13338759187

宜兴市巨鑫电源有限公司

推荐产品:“海明威”牌电动车蓄电池
联系人: 吴永
电话: 0510-87467600
传真:
手机: 13567962013

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2