全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

东莞华凯检测设备科技有限公司

13

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

何海洋先生 (经理)

电话:86-0769-81802288-818
手机:18929170266
QQ:
www.huakaiyiqi.com
huakaik0769.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

广州玛西尔电动车有限公司

北京华泰众远电子技术公司

深圳市中诺盈能源有限公司

湖南远恒能源科技有限公司

东莞市英中电子科技有限公司

杭州科兰德除湿设备有限公司

深圳市华龙通科技有限公司

中国人民解放军第六九一五工厂

深圳市华源通太阳能有限公司销售部

杭州冠天科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

公司简介更多>>

最具规模、技术最强的专业试验机总厂

东莞市华凯检测设备有限公司是一家专业从事开发、设计和生产可靠性及环境试验设备及各类检测仪器的公司。拥有一支专业高效的人才团队，自主拥有机械设计及软件开发能力，生产的检测设备符合GB、ISO、BS、ASTM、UL、JIS、CEEN 、 DIN 、  等试验标准。工厂站地10000平方米，公司现有70名高素质工作人员，产品广泛物用于IT、通迅、电子、电线、电缆、塑胶、五金、纸品包装、制鞋、皮革、五金电子、纺织等众多行业和领域。

公司本着“遵循标准，品质第一”的品质文化，为客户提供优质、精准、耐用的检测设备，主要零部件采用欧、美、日名厂产品，以确保品质，保证设备使用寿命超出客户的期望值。帮助客户提升品质，降低成本，增强市场竞争力。
以诚信争取客户　向国际市场跃进

前瞻、创新、研发能力、客户服务、人才培育、科技含量乃至社...

查看详细介绍>>

最新产品供应更多>>

单价：0.00广东箱式淋雨试验箱发布时间:2011-08-03

单价：0.00华南高低温冲击试验箱发布时间:2011-08-03

单价：0.00广东真空干燥试验箱发布时间:2011-08-03

单价：0.00可程式高低温试验机H系列发布时间:2011-08-03

单价：0.00热销常温胶带保持试验机发布时间:2011-08-01

单价：0.00胶粘高低温拉力试验机发布时间:2011-08-01

单价：0.00热销三箱式冷热冲击发布时间:2011-08-01

单价：0.00福州步入式恒温恒湿室发布时间:2011-07-29

单价：0.00温州高低温交变试验机发布时间:2011-07-29

单价：0.00高低温恒温箱发布时间:2011-07-27

单价：0.00热销高低温湿热试验箱发布时间:2011-07-27

单价：0.00新品台式恒温恒湿试验箱发布时间:2011-07-27

单价：0.00厂家销售低温试验箱发布时间:2011-07-27

单价：0.00胶带剥离强度试验机发布时间:2011-07-21

单价：0.00厂家销售高低温冲击试验箱测控系统发布时间:2011-07-21

单价：0.00深圳高低温试验箱发布时间:2011-07-15

查看更多产品>>

东莞华凯检测设备科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 东莞市 广东省东莞市石碣镇单屋工业区单屋路36号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网