全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

北京国大联创科技发展有限公司
主营：蓄电池修复仪;电瓶修复仪;电动车蓄电池修复仪;汽车蓄电瓶修复机;摩托车电池修复机;电

15

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

安娜女士 (业务员)

电话:86-010-63899269
手机:13426337815
QQ:
www.gd158.com
bjzaoshi.qqdcw.com

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

GD-904微粒子数控全自

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2016年3月16日

共有 1383 条同类“未分组”产品信息

上一条…117111721173117411751176117711781179…下一条

详细信息

GD-904微粒子数控全自动智能修复仪

一、 简介

用途：GD-904微粒液晶智能程控蓄电池修复系统适用于电动助力车蓄电池、汽车启动性蓄电池、动力牵引蓄电池、摩托车启动性蓄电池、轮船内燃机车蓄电池及UPS备用电源等蓄电池修复、维修、检测等

特点：本机控制系统采用美国爱特梅尔公司原装进口AT91系列单片机，内部使用了抗EMI电路，能产生高水平数字模拟混合电路，另外本机采用最新调试成功的第六代核心技术，电压为0.9mV，电流为0.9mA，由6个加速组元组成的.5MEL感应直线微粒子束电子（离子）加速器每秒能产生30万次强流微粒子束，对电池修复效果更完备，更全面做到了微粒液晶智能数字语音程控系统。操作简单易懂，更佳人性化，效率高，成本底，除硫程度更彻底，也是我修复行业史上的一次新革命。

功能：本机具备语音提示，模式转换（修复，检测，充电，放电及各项参数计录和设定）电流设定，程序选择及内阻检测等各项功能。可与PC机连接进行系统升级。

二、基本电气参数

输入电源：AC220V50HZ

额定功率：240W

修复电流：1-3A

修复时间：12H(系统默认)

放电电流:  1-10A

检测电流：1-10A

充电电流：1-3A

修复效率：6-24只

设备规格：620x380x240

设备重量：8kg

操作方式：手动，自动

工作坏境：-60℃-90℃

参数精度：1%-100%F.S

修复方式：单只修复

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

北京国大联创科技发展有限公司 版权所有 公司地址：中国 北京 北京市丰台区建新路6号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网