全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

南通克林派尔能源科技有限公司
主营：燃料电池检测系统 燃料电池分析系统 系列恒流电池负载 微型传感器安全阀 燃料电池演示

14

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

杨先生先生 (销售经理)

电话:86-0513-88800707
手机:13773688164
QQ:
cleanpower.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳市创科源电子科技有限公司

北京友谊世纪进出口贸易有限公司销售部

常州市科迈实验仪器有限公司

郑州烁飞电子科技有限公司

昆山海润物资回收管理有限公司与

广州创美能源科技有限公司

中山市航天蓄电池有限公司

长兴凯科电池材料厂

上海威码贸易有限公司

慈溪市天豪电子设备有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

燃料电池用预加工碳板

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2011年12月29日

共有 8 条同类“未分组”产品信息

上一条12345678下一条

详细信息

型    号：HY - C2 、 HY - C3

用    途：用于制作燃料电池的双极板

特    点：耐高温、耐磨、抗蠕变、膨胀系数小、使用寿命长

耐酸碱腐蚀，无油自润滑，化学稳定性好

导电性能优

技术参数：最大面积: 250mm × 250mm，亦可根据客户要求切割特定规格的大小
厚度: 2mm 、3mm

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

南通克林派尔能源科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 江苏 海安县 江苏省海安县长江西路288号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网