全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市新威尔电子有限公司
主营：二次可充电电池的综合测试仪 大功率电池的检测仪 动力电池的检测仪 化成分容柜

14

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

江峰先生 (销售经理)

电话:0086-0755-83128085
手机:15815509180
QQ:
www.szxwe.com.cn
lolo.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

炘源晶光伏科技（洛阳）有限公司

深圳众创赢科技有限公司

深圳华标检测服务有限公司

雷鑫太阳能科技有限公司

吴江市龙腾电子应用材料有限公司

深圳市铭锐祥自动化设备有限公司

深圳市晨曦电源科技有限公司

黄河电池配件有限公司

博爱玛科技有限公司

天津绿动能源科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

供应新威电动车电池检测设备 电池测试柜 容量测试 化成老化柜

当 前 价：电议
起订数量： 1台
供货总量： 999台
有效期至： 2018年2月3日

共有 13 条同类“未分组”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

深圳市新威尔电子有限公司设备情况简介：
公司介绍：新威始创于1998年，致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电池检测系统、动力电池及储能电池检测系统、节能逆变系统、储能逆变系统、电池生产信息管理系统及电池设备资产管理系统等。
新威立足于自主创新，基于市场导向的商业模式、高性价比的产品，成为新能源行业的主流供应商。客户逾12,000家，超过40,000台设备在客户现场运行，荣获深圳市成长型500强企业。

新威高精度电池测试仪的特色：
硬件特性
1、系统硬件稳定可靠，每个通道有独立的恒流及硬件恒压源，可任意编程控制；

2、数据采集精确度高，系统内部设有防干扰装置保证采样数据的精确度；

3、设备中控制与通道工作指示灯的显示可直观的为用户提供当前设备的工作状态；

4、设备采用模块化设计，扩充性强，独立性强，易于维护；

5、夹具种类齐全，可适应不同规格型号的电池、钮扣电池、动力组合电池的测试；

6、型号齐全，可根据客户的需求设计制造电流1mA~1000A、电压5V~800V量程内各种型号的设备；

7、可增加负电压，可添加防反接功能，对于电池组可以增加电芯辅助电压温度监控，有助于配组一致性；

8、内部供电使用高效率开关电源，节能效果显著，每个功率管有独立保护电路，保证设备安全可靠运行；

9、散热系统效率高，能有效保证设备在24小时满负荷的情况下正常工作；

10、硬件双环控制，恒流转恒压平滑过渡，防止电流尖锋，保护电池；

11、精度高：最新的BTS-9000系列精准度达到0.02%,精准度行内最高。精度，BTS-3000系列测试仪是是千分之一；BTS-4000系列采样速度可达100Hz；BTS-8000系列工况模拟等等；

12、电脑控制电池的测试电池的电流、电压、容量、循环、寿命等数据、曲线；测试时间在一个界面内显示，结果清晰、操作方便；

13、设备的性价比较高,同功率同类型在国内外设备中性价比优势明显；

14、服务的大客户群：东莞新能源、比亚迪、国光、哈尔滨光宇、优科能源、GP、TCL、迈科科技、台湾必翔(BTS-5V1000A)、雷天动力电池(BTS-5V50A)、合肥国轩(BTS-5V100A)、杭州万向(BTS-5V20A)、等等逾12,000家，无法一一列举；

15、服务的科研机构：清华大学、复旦大学、北京大学、武汉大学、武汉理工大学、哈尔滨工业大学、重庆大学、天津大学、郑州轻工业学院、昆明理工大学、西安建筑科技大学、厦门大学、华南师范大学等等院校的化学系，材料系均选用新威高精度电池测试仪,且用户反应新威测试仪稳定一易用；

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市新威尔电子有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 深圳市福田区下梅林梅华路127号安通工业大厦四楼
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网