全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

东莞市振雄节能环保科技有限公司

13

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

邓金奎先生 (经理)

电话:86-0769-22226338
手机:13829150753
QQ:
www.gddjk.com/
GDDJK.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳市高立电子工程有限公司

贵州航天电源科技有限公司深圳分公司

中山市佳鸿电子有限公司

南京普能新材料科技有限公司

上海经合工业设备检测有限公司

广州万森机电科技有限公司

广州荣肯电子科技有限公司

东莞市池龙电子科技有限公司

深圳市固瑞朗科技有限公司 销售部

深圳拓邦股份有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

广东NMP回收系统

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2014年10月28日

共有 3 条同类“N-甲基吡咯烷酮NMP回收系统”产品信息

上一条123下一条

详细信息

本公司是一家集生产、销售、服务为一体,专业研发空气处理设备，空气净化设备，包括甲基吡咯烷酮(nmp)回收设备，nmp回收系统的制造、生产企业。nmp回收设备适用于涂布机中NMP有机溶剂的回收，能有效保证客户NMP能耗降低，也能够保证客户达到环保标准的要求。欢迎各位朋友来电洽谈。

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

东莞市振雄节能环保科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 东莞市 东莞市万江区曦龙广场C座3号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网