全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市美之通科技有限公司
主营：电子元器件

12

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

刘小姐先生 (业务)

电话:86-0755-89345636
手机:18666456457
QQ:
www.mt-online.net
mztkj12345.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

妙盛动力科技有限公司

广州美道世纪生物科技有限公司

江西海特新材料有限公司

深圳市菲亚特电池贸易有限公司

万宏动力能源有限公司

东莞市麦瑞斯电子材料有限公司

东莞市易升电池有限公司

深圳市三合发光电设备有限公司业务二部

深圳市美克能源科技股份有限公司

佛山市顺德区美利德电子有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

供应XPT4863，XPT4863价格，XPT4863现货库存

当 前 价：电议
起订数量： 1个
供货总量： 1000000个
有效期至： 2017年6月30日

共有 23 条同类“未分组”产品信息

上一条…101112131415161718…下一条

详细信息

XPT4863 是一款双路AB 类桥式音频功率放大器。5V 工作电压时，最大驱动功率为3W（LLP 封装，3Ω负载，THD<10%），音频范围内总谐波失真噪声小于1％（20Hz～20KHz);
XPT4863 的应用电路简单，只需极少数外围器件；
XPT4863 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。
XPT4863 采用SOP16 封装，特别适合用于小音量、小体重的便携系统。
XPT4863 可以通过控制进入休眠模式，从而减少功耗;
XPT4863 内部具有过热自动关断保护机制
XPT4863 工作稳定，增益带宽积高达2.5MHz，并且单位增益稳定。通过配置外围电阻可以调整放大器的电压增益，方便应用。

应用领域:
手提电脑
台式电脑
低压音响系统

特性：

输出功率高（THD＋N<10%，1KHz 频率)： 1.5W（8Ω负载）掉电模式漏电流小：0.6uA（典型）采用 SOP16 封装外部增益可调宽工作电压范围 2.0V—5.5V 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络单位增益稳定提供SOP16封装

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市美之通科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 罗湖区翠山路1号颖隆大厦209室
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网