全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市美之通科技有限公司
主营：电子元器件

12

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

刘小姐先生 (业务)

电话:86-0755-89345636
手机:18666456457
QQ:
www.mt-online.net
mztkj12345.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

妙盛动力科技有限公司

广州美道世纪生物科技有限公司

江西海特新材料有限公司

深圳市菲亚特电池贸易有限公司

万宏动力能源有限公司

东莞市麦瑞斯电子材料有限公司

东莞市易升电池有限公司

深圳市三合发光电设备有限公司业务二部

深圳市美克能源科技股份有限公司

佛山市顺德区美利德电子有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

供应HY2110-CB，HY2110-CB价格，HY2110-CB锂电保护

当 前 价：电议
起订数量： /
供货总量： /
有效期至： 2019年8月18日

共有 23 条同类“未分组”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

本店所有产品都以来电询价为准，价格实惠，欢迎来电

产品详细信息

产品名称：

HY2110-CB

产品型号：

HY2110-CB

产品类别：

紘康科技(HYCON)- 单节锂电池保护IC

产品规格：

SOT-23-6

产品品牌：

HYCON

生产厂家：

台湾

HY2110-CB 参数
过充电检测电压 4.28±0.05V
过充电释放电压 4.08±0.05V
过放电检测电压 2.4±0.1V
过放电释放电压 3.0±0.1V
放电过流检测电压 150±30mV
向0V电池充电功能 允许

內建高精度電壓偵測與延時電路
低耗電流:
工作模式<6μA (VDD=3.9V)
休眠模式<0.1μA (VDD=2.0V)
連接充電器的端子採用高耐壓設計(CS和OC端子絕對最大額定值為20V)
0V 電池充電功能: 可選擇“允許”或“禁止”
小型封裝: SOT-23-6 或 DFN 可選擇
寬工作溫度範圍: -40℃ to +85℃
所有產品皆採用無鹵素綠色環保封裝
產品品質可達客戶產線不良率在100ppm以下

應用類別:
1節鋰離子可再充電電池組
1節鋰聚合物可再充電電池組
1節磷酸鐵鋰可再充電電池組

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市美之通科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 罗湖区翠山路1号颖隆大厦209室
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网