全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市优迪力科技有限公司

12

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

刘于一先生 (经理)

电话:86-0755-26881578
手机:13760291896
QQ:
szydl.com
klsz2012.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

东莞市宏亿铝电解电容器有限公司

石家庄新科大能源开发股份有限公司

科宝(科宝)试验设备有限公司

康胜电池有限公司

高天试验设备（湖南）有限公司

上海控源电子科技有限公司

昆山永逸硅料硅片回收公司

深圳市凯斯莱新能源有限公司

深圳市景隆电子科技有限公司

合肥科威尔电源系统有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

供应503035-500MAH电池、内置聚合物电池、插卡音箱专用

当 前 价：7.60
起订数量： 500块
供货总量： 100000块
有效期至： 2020年5月1日

共有 29 条同类“聚合物锂电池”产品信息

上一条…192021222324252627…下一条

详细信息

产品特点

▲     各种尺寸,型号和容量可供客户选择，单颗厚度从1～10mm;

▲     可选容量范围广, 25-12000mah

▲     放电平台高，平均电压超过3.7V，低内阻，充电时间快；

▲     容量比同样大小的锂离子电池高出一倍

▲     全新保护板安全性好，带过充电保护，过放电保护，过电流保护；

▲     保护IC技术参数: 过充电保护电压4.20V±0.05V，

▲     过放电保护电压2.7V±0.1V

▲     过电流保护 3.0±1.0A(2.7V~4.25V)

产品优点

◆     重量轻、厚度薄，可任意形状使用

◆     大容量单体电池，无须并联配组使用；

◆     电芯尺寸规格可以按客户要求定做

◆     循环使用寿命长：连续充放电500次后，电池容量不低于额定容量的80%；

◆     安全性高：具有在短路、过充、过放、冲击、振动、针刺、高温、等状态下不起火、不爆炸等特点；

◆     无记忆效应：可随时进行充、放电使用；

◆     无环境污染：不含有镉、铅、汞等有害物质，是绿色能源。

◆     无漏液问题,电池内部不含液态电解液,使用胶态固体

技术参数

●     标称电压：3.7 V

●     标称容量：500mAh

●     标准尺寸：05mm*30mm*35mm

●     充电电流：标准充电：0.5C、快速充电：1.0C

●     标准充电方法：0.5C CC（恒流）充电至4.25V，再CV（恒压4.2V）充电直至充电电流≤0.05C

●     最大充电电流：1CmA

●     最大放电电流：2CmA

●     放电截止电压：2.75V

●     放电温度：-20°C~＋60°C

●     充电时间：3-5hrs（标准）；2.5hrs（快速）

●     内阻：90mΩ（Max）

●     充放电次数：大于500次

采购须知

★     本产品标价为临时价格，仅供参考，具体价格根据型号、数量等要求而定。

★     上图所展示的产品是我厂常规产品类型，具体型号可按您的要求设计制作。

★     我司可以根据您的样品及要求，开模及订做样品。

★     我司可以根据您的要求，加保护板及焊线、端子等。

★     产品的包装可以按您的要求办理。

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市优迪力科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区2栋5楼
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网