全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

北京明辉峰尚科技有限公司

11

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
向剑先生 (客户经理)

电话:86-010-82967213-810
手机:15210969646
QQ:
www.vk-dz.com
xfychina.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

东莞信通自动化科技有限公司

深圳龙华镇霞发再生资源废品回收

河南新太行锂电公司

深圳市新恒基电气有限公司

深圳伟之冠(鹰冠）电池有限公司

东莞市协力石墨制品有限公司

惠州市鑫能自动化设备有限公司

厦门吉星科技有限公司

广州市讯天电子科技有限公司

北京中科绿能科技有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

3毫欧采样电阻

当 前 价：电议
起订数量： 1件
供货总量： 9999件
有效期至： 2019年10月9日

共有 38 条同类“采样电阻”产品信息

上一条…282930313233343536…下一条

详细信息

0.003欧电阻,-3毫欧电阻，4毫欧电阻，5毫欧电阻

型号

2512SR003FT

阻值

0.003Ω

精度

±1%

封装尺寸

2512

温度系数

±50 ppm

功率

2W

温度范围

-55～+170℃

其它规格毫欧电阻大量供应：
毫欧电阻尺寸：1206：3.2×1.6；2512：6.4×3.2； 2725：7.2×6.4；
毫欧电阻精度：±1%（百分之一精度）；±5%（百分之五精度）
毫欧电阻功率：1W；1.5W；2W；3W；4W

超合金电阻的功能也是电流感应（电流侦测、电流感应），可用于电源省电管理
应用：电源管理 可用于主机板/笔记型电脑多项相制（P4 MB,NB P4)  起过电流保护随电流增加，降低输出电压多相电流平衡  电源供应器直流电转换器   电池充电器 锂电池模组 充放电管理  电器产品控制面板 汽车业，马达控制器，工业仪器 手机

其它规格合金大功率贴片电阻查询：http://sh.vk-dz.com
其它规格晶圆电阻查询：http://csr.87ic.com

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

北京明辉峰尚科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 北京 北京市海淀区西三旗上奥世纪B座1015室
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网