全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市森树强电子科技有限公司

10

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

陈小姐女士 (文员)

电话:86-0755-27488856
手机:18922836724
QQ:
www.simsukian.com
simsukian.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

佛山市实达科技有限公司

深圳邦凯新能源股份有限公司

合肥深特电子有限公司

上海锋克机电科技有限公司

山东新泽仪器仪表有限责任公司

深圳讯天宏科技有限公司

耐驰（上海）机械仪器有限公司

重庆市赛普塑料制品有限公司

东莞聚合物锂电池有限公司

深圳市华润达能源有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

商务最好选择 热门24V 3A电源适配器推荐

当 前 价：0.00
起订数量： 1000个
供货总量： 600000个
有效期至： 2018年1月9日

共有 25 条同类“电源适配器”产品信息

上一条123456789…下一条

详细信息

【产品属性】
产品品牌：森树强
产品名称：热门24V 3A电源适配器
产品型号：SK08G
电源功率：75W
产品材质：ABS环保阻燃材料
电源尺寸：115*48*30mm
输入电压：AC 100-240V~50/60Hz
输出电压：DC 24V
输出电流：3A
颜色：黑色
DC接口：直径3.5mm 内径2.5mm （可定制）
DC线长： 1.2m(可按客户要求延长或短）
【产品优势】
1、电源适配器外壳使用ABS环保阻燃材料，遵循RoHS欧盟标准，无铅环保，绿色品质；
2、线材采用纯铜打造，表面使用绝缘材料包裹，绝缘性好，电阻小，导电性更好；
3、100%严格执行老化测试，恒压恒流测试，电源适配器不良率低；
4、热门24V 3A电源适配器具备完善的过充、过放、过温、过压、短路等保护功能；
5、采用进口电源IC管理芯片,高品质线路板，高质量贴片元件结构,使用安全耐用。
电源选购指南:为避免购买错误，建议您购买电源适配器时，请仔细核对电源功率、输出参数及接口规格。
使用产品：本产品为通用型电源配适器，适用于各种同电流同电压的笔记本电脑。
产品售后：2年质保，售后无忧
产品包装：PE袋+纸卡+外箱
如需购买热门24V 3A电源适配器请联系我们深圳市森树强电源适配器厂家！

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市森树强电子科技有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 深圳市龙华新区观澜街道桂花佳怡工业区5号森树强工业园
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网