全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

深圳市永昌能源有限公司

9

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】
周生先生 (销售经理)

电话:86-0755-84571463
手机:18200714139
QQ:
ycn668.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

深圳鼎源通电子有限公司

中山立讯检测有限公司

惠州市源立实业有限公司

扬州市宝杰箱包有限公司

易斯通实业有限公司

深圳宇星旺科技有限公司

上海仡维实业有限公司分部

奥克集团

余姚市马渚电池厂

广州市裕高电池生产专用设备有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

产品分类

我公司生产以下几类产品：

未分类

商品详细

3V智能水表燃气表专用ER14250锂亚电池

当 前 价：5.00
起订数量： 1个
供货总量： 10000个
有效期至： 2023年12月6日

共有 6 条同类“未分组”产品信息

上一条123456下一条

详细信息

3.6V-ER14250（能量型）电池主要性能:

● 电池电压： 具有3.6伏的工作电压。
● 电压稳定： 电池的工作电压在整个使用寿命期间都保持明显的平稳性。
● 温度范围： 锂亚电池可在 -55到 85的温度之间使用。
● 高能密度： 锂亚电池具有很高的能量密度，可与具有高密度组件的电子设备相兼容。
● 保持期长： 锂亚电池具有特别低的自身放电的特性，该电池的保质期在室温下可长达10 年以上。
● 安    全： 深圳市永昌能源有限公司的独特设计，保证了锂亚电池卓越的安全性能。

主要用途：

● 智能仪表： 水表、、智能IC卡式燃气表、气表
● 安全设施： 报警器、保密柜、传感器便携式监视装置
● 民用领域： RAM及CMOS电路、石油勘探医疗器械、防盗报警等, 轮胎监视系统TPM
设备、电子记忆支持装置、夜视仪
●  搜索和救援设备、全球定位收发报机、紧急定位指示、声纳、各种雷用引信

电话联系卢生15338758997 QQ965347913 办公电话0755-84571463邮箱sales0009@163.com

免责声明：以上所展示的信息由企业自行提供，内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责，全球电池网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择全球电池网的E电通会员! 如发现虚假信息，请向全球电池网举报  我要举报

深圳市永昌能源有限公司 版权所有 公司地址：中国 广东 深圳市 宝安区宝安大道华丰工业区4栋
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网