全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

分类

所有供应>>

电池材料

隔膜

钴酸锂

锰酸锂

镍钴酸锂

氧化钴

磷酸铁锂

活性物质

添加剂

导电剂

缓蚀剂

石墨

封口试剂

锰粉

电解二氧化锰

锌材

更多>>

成品电池

游戏机专用

手机电池

笔记本电池

摄录机电池

数码相机电池

对讲机电池

掌上电脑（PA

无绳电话用电池

应急照明用电池

DVD电池

通信电源用电池

蓝牙&MP3、

电动自行车电池

电动工具电池

电动玩具电池

更多>>

锂电池

锂离子电池

锂锰电池

锂氩柱式电池

锂动力电池

锂扣式电池

聚合物锂电池

磷酸铁锂电池

一次锂电池

其他未分类

锂电池管理

蓄电池

普通型蓄电池

干荷型蓄电池

密封型蓄电池

硅能型蓄电池

其他未分类

太阳能电池

单晶硅型

多晶硅型

多晶硅和微晶硅

非晶硅型

化合物半导体型

叠层型

太阳能电池板

其他未分类

生产设备/检测设备

电池检测柜

测试仪

化成柜

涂布机

比表面积仪

热压整型机

封口机

球磨机

手套箱

卷绕机

搅拌机

贴标机

点胶机

包装组合设备

充电柜

更多>>

金属空气电池

铝空气电池

锌空气电池

零配件/附件

电池壳

保护板

过流保护片

隔板

铅板

电容器

纽扣插脚

保险丝

电阻

盖帽

绝缘片、垫片

端子

极板

蓄电池槽

电池扣

更多>>

燃料电池

碱性燃料电池

质子交换膜型

磷酸型

直接甲醇型

碳酸盐型

固态氧化物型

再生型

其他未分类

充电器

标准充电器

5、7号两用型

口香糖充电器

多功能充电器

数码产品充电器

手机充电器

蓄电池充电器

太阳能充电器

对讲机充电器

MP3充电器

USB充电器

电池组充电器

微电脑充电器

智能充电器

充电器转接头

更多>>

锌锰/碱锰等

普通锌锰

碱性锌锰

锌锰电池

碱锰电池

锌汞电池

锌空电池

镁锰电池

碳性电池

其他未分类

镍镉/镍氢等

一次镍镉电池

镍镉充电电池

一次镍氢电池

镍氢充电电池

代理/加工/项目合作等

代理

加工

库存

二手

项目合作

电池回收/保养/修复

电池修复仪器

电池修复剂

电池保养

废旧电池回收

回收处理设备

废旧电池材料

其他未分类

电池认证/电池检测

电池认证

电池检测

电池租赁/设备

电池出租

充电柜

其他未分类

商贸服务

广告服务

信息咨询

外贸服务

教育培训

运输仓储

物流配送

认证服务

包装服务

回收服务

维修服务

创意设计

招聘服务

印刷服务

翻译服务

中介服务

更多>>

电池管理系统(bms)

bms

您现在的位置：首页 > 全部产品 > 生产设备/检测设备 > 测试仪   （共有 锂电池 供应信息 271 条）

发布日期

1天内

3天内

7天内

15天内
E电通

图片

信息

E电通

新威锂电池充放电循环寿命测试仪
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 深圳新威尔电子有限公司成立于1999年，是专业生产电池化成、分容检测设备；品质、实验用高精度电池测试仪；电池电压/内阻测试设备. 产品通过了国家质检部门的严格

深圳新威电子有限公司 [未核实]

新威18650钢壳铝壳锂电池测试仪
2017-08-07 15:49  广东深圳

[摘要] 主营产品　　公司主要产品有BTS系列动力电池高精度综合性能检测系统。BFGS系列电池化成、分容检测系统、内阻仪。　? 二、应用范围　　锂聚合物、锂离子

深圳新威电子有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:27  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:25  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

多功能电池综合测试仪
2017-07-26 09:25  广东深圳

[摘要] 常见的可充电电池包含锂电池，镍镉电池，镍氢电池，以及密封铅酸蓄电池等。其中，锂电池具有容量大，重量轻，循环次数高等特点，广泛应用于移动电话，PDA，数码相机

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

电池综合测试仪
2017-07-26 09:27  广东深圳

[摘要] 常见的可充电电池包含锂电池，镍镉电池，镍氢电池，以及密封铅酸蓄电池等。其中，锂电池具有容量大，重量轻，循环次数高等特点，广泛应用于移动电话，PDA，数码相机

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:26  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:28  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:26  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:26  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

内阻测试仪
2017-07-26 09:25  广东深圳

[摘要] RV-   内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

多功能电池综合测试仪
2017-07-26 09:26  广东深圳

[摘要] 常见的可充电电池包含锂电池，镍镉电池，镍氢电池，以及密封铅酸蓄电池等。其中，锂电池具有容量大，重量轻，循环次数高等特点，广泛应用于移动电话，PDA，数码相机

深圳市鼎誉科技有限公司 [未核实]

CS-200智能电池内阻测试仪
2017-07-12 09:45  广东深圳

[摘要] 产品信息：产品名称：CS-200智能电池内阻测试仪CS-200智能电池内阻测试仪功能强大、外形美观、小巧、参数键盘设置，操作、携带方

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

18650电池内阻测试仪
2017-07-12 09:45  广东深圳

[摘要] 一、简介电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压，它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过测量其交流压降而获得其内阻（它不同于多用表测量电阻的原理，它所测

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

防腐蚀锂电池手持式露点仪
2017-07-04 14:24  广东深圳

[摘要] TD-90手持式锂电池露点仪TD-90高速露点仪是一台体积轻巧的便携仪表 ，可以在露点或水分含量的测量中，提供极其快速的现场测试。该仪表不仅具备超快

深圳温湿度 [未核实]

供应美国MACCOR锂电池测试系统Series 5302
2017-07-04 16:18  重庆九龙坡区

[摘要] 先进的锂电池测试系统    The Series 5302是MACCOR所生产的最新的计算机控制的电芯化成系统，可用于在使用锂离

北京世迈腾科技有限公司 [未核实]

新威8通道锂电池容量测试仪
2017-06-12 09:10  广东深圳

[摘要] 1． 新威设备的性价比较高，精准度达到0.01%,精准度行内最高。精度，测试仪是是千分之一；分容柜是千分之3；测试电池的电流、电压、 容量、循环、寿命、内阻

深圳新威新能源电子有限公司 [未核实]

锂电池专用露点仪DMT242
2017-04-26 14:44  广东珠海

[摘要] 锂电池专用露点仪DMT242 特点 在低温露点测量中长期稳定、可靠, 精确测量可到-60°C,抗结露,使用方便芬兰维萨拉公司生产的DMT242露点变

珠海恒智自动化科技有限公司 [未核实]

CS-10电池极板微短路测试仪
2017-02-04 16:50  广东深圳

[摘要] CS-09极板短路测试仪是根据高压击穿的原理，对锂电池的极板实施微短路测试的专用仪器，以漏电电流的大小来判断其极板短路的程度，操作简单，使用方便，在测试时，只

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

18650电池内阻测试仪
2017-02-04 16:51  广东深圳

[摘要] 电池内阻测试仪是深圳市宏大电子设备有限公司研发用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的的仪器，以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号，通过测量其

深圳市宏大电子设备有限公司 [未核实]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

北京双盛科技有限公司

推荐产品:锂电池，磷酸铁锂电池
联系人: 贾志国
电话: 010-88792935
传真: 010-88795891
手机: 15201031035

山东润峰集团新能源科技有限公司

推荐产品:磷酸铁锂电池,充电器
联系人: 刘炳宇
电话: 0632-8629968
传真: 0632-8629955
手机: 15006788571

河南思维能源材料有限公司

推荐产品:三元(TTM-812,TTM-442,TTM-532)正极材料与石墨”
联系人: 吴松良
电话: 0755-2650 6171
传真: 0755-2663 1445
手机: 133 9288 1970

赛恩斯能源科技有限公司

推荐产品:动力锂电池系统
联系人: 许玉林
电话: 0571-88319375
传真: 0571--88353221
手机: 13867149938

北京双盛科技有限公司

推荐产品:锂电池，磷酸铁锂电池
联系人: 贾志国
电话: 010-88792935
传真: 010-88795891
手机: 15201031035

山东润峰集团新能源科技有限公司

推荐产品:磷酸铁锂电池,充电器
联系人: 刘炳宇
电话: 0632-8629968
传真: 0632-8629955
手机: 15006788571

联盟推广

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2