全球电池网企业供应求购招商资讯展会品牌人才

加入E电通 | 联系全球电池网 | 广告中心 | 登录

新能蓄电池厂家直销
主营：新能蓄电池 新能电池

10

收藏我公司  设为首页

首 页

公司介绍

供 应

求 购

招 商

公司新闻

公司名片

在线留言

联系我们

【联系时请说明来自全球电池网】

赵强先生 (经理)

电话:86-010-56137652
手机:15101040666
QQ:
www.jinyeshunda.com
jysd789.qqdcw.com

优质企业

理士国际技术有限公司

固纬电子有限公司

深圳市鹏翔运达机械科技有限公司

推荐企业

山东润峰电子科技有限公司

深圳市福田区中电信息时代广场雅的电子经营部

深圳市光彩兴业科技有限公司

银泰科技电源股份有限公司

东莞市亿鑫丰精密机械设备科技有限公司

深圳市凯德诺鑫科技有限公司

深圳市华电威科技有限公司

杭州金马能源科技有限公司

北京友谊世纪进出口有限公司

东莞市华普电池科技有限公司

江苏省无锡市惠山区前洲镇意航电池厂

佛山市尤尼电池有限公司

无锡永华电池有限公司

深圳市杰美特科技有限公司

上海怡凌实业有限公司

深圳市骏达伟业电子有限公司

深圳市聚黔电子

东莞市业士金属制品有限公司

嘉善宇河电池工业有限公司

深圳安企讯智能科技有限公司

济南微纳

经久电池（深圳）有限公司

搜索

供应

求购

招商

加工

服务

公司简介更多>>

安全背心：新能蓄电池工厂的新进员工及来访者均需穿戴安全背心，以提醒其他员工自己不熟悉周围新环境。安全背心计划将鼓励点对点式的互动，同时有助于保证每个人的安全。

安全奖励：公司内成功实施可持续健康与安全计划的施工现场给予表彰。

扩大实施重点现场计划：新能蓄电池的重点现场不一定是事故数最多的现场，而是发生事故风险最高的现场。过去一年，重点现场事故率降低了25%。今年，伊顿将引导45个重点现场进一步改善安全指数，降低事故发生率。

建设企业安全文化是一项长期、艰巨而细致的工作，它需要企业有意识、有目的、有组织地进行长期的总结、提炼、倡导和强化。伊顿对零事故的追求不仅体现了新能公司管理层对员工的关爱和保护，更体现了新能蓄电池公司和全体员工对于社会的责任。所有新能人都会将安全生产零事故作为长期的目标坚定执着地追求下去，为企业构筑一道坚不可摧的安全防线，为行业和社会带来良好的安全文化风尚。

查看详细介绍>>

最新产品供应更多>>

单价：550.00新能蓄电池发布时间:2018-05-17

查看更多产品>>

新能蓄电池厂家直销 版权所有 公司地址：中国 北京 上地信息路168号
技术支持：全球电池网 中电动车网 中车网中国电动汽车网