全球电池网 | 供应 | 求购 | 企业 | 招商 | 资讯 | 展会 | 人才|

今日供应| 今日采购| 电池网服务 | 建议

|

咨询：15658057296 |

首页

看求购

找供应

企业库

招商区

看品牌

看资讯

参展会

找人才

产品大全

采购中心

供应

企业

求购

招商

资讯

所有地区

北京

上海

天津

重庆

浙江

杭州

永康

宁波

温州

金华

广东

广州

深圳

东莞

中山

佛山

江门

福建

江苏

苏州

扬州

安徽

广西

山东

青岛

贵州

海南

河北

河南

黑龙江

湖北

湖南

吉林

江西

辽宁

内蒙古

宁夏

青海

山西

陕西

云南

四川

甘肃

新疆

西藏

香港

澳门

台湾

热门：电池 锂电池 电动车电池 蓄电池 充电电池 碱性电池 粒度仪

您现在的位置：全球电池网 → 电池品牌 → 安科瑞

上海安科瑞电源管理系统有限公司为安科瑞控股子公司，主要从事锂电池管理系统、外插电式电动车供电系统、电动车电量仪、光伏发电储能系统的研发及销售。
上海安科瑞电源管理系统有限公司提供的外插电式电动车供电系统可以增加混合动力汽车纯电动续行里程，具有成本低、电池利用率高等优点；此外，电源公司研发的锂电池管理系统，通过提供多重软件冗余保护，高效均衡，高可靠通信等确保锂电池安全使用，延长电池使用寿命。目前开发的电池管理系统适用于电动乘用车、电动大巴、低速电动车、电动物流车、电动叉车等，也适用于光风互补储能发电系统、通讯基站及数据中心的二次系统中。

品牌名称：安科瑞
公司名称：上海安科瑞电源管理系统有限公司
品牌总部：上海市嘉定区育绿路253号
联系人：董国良  ()
联系电话：86-021-69156251
邮 编：
传 真：
主营产品：锂电池管理系统
品牌论坛：http://club.qqdcw.com/
商铺网址：  http://AcrelBMS.qqdcw.com/

查看该公司产品 查看该公司主页

安科瑞相关资讯

安科瑞供应信息

· 锂电池管理系统

· 锂电池管理系统

· 锂电池管理系统

· 8串动力锂电池AGV、叉车用锂电池管理系统

· 8串动力锂电池AGV、叉车用锂电池管理系统

· 8串BMS 电动叉车，AGV用BMS

· 8串BMS 电动叉车，AGV用BMS

· 8串锂电池管理系统

· 8-24串AGV、电动叉车锂电池管理系统

· 48V电信储能保护板

行业著名品牌

更多>>

安科瑞招商

更多>>

安科瑞求购

更多>>

安科瑞论坛

更多>>

关于我们 |  E电通服务 | 广告服务 | 人才招聘 | 友情链接 | 联系我们

全球电池网(2008-2019) 版权所有 本站网络实名：全球电池网

浙ICP备18008785-2